Alguém solicitou a alteração de senha para a seguinte conta:

Nome do site: Blog BB Previdência

Nome de usuário: carlos.alexandre

Se isso foi um erro, apenas ignore este e-mail e nada acontecerá.

Para redefinir sua senha, visite o seguinte endereço:

https://bbprevidencia.pikiweb.com/blog/wp-login.php?action=rp&amp;key=qCEnFeCzd9ksrNZsfO1P&amp;login=carlos.alexandre&amp;wp_lang=pt_BR

Esta solicitação de redefinição de senha foi originada no endereço de IP 66.248.201.5.
