Olá Angelica,

Alguém com recursos de administrador solicitou recentemente a
alteração do endereço de e-mail de administração neste site:
https://bbprevidencia.pikiweb.com/blog

Para confirmar essa alteração, clique no link a seguir:
https://bbprevidencia.pikiweb.com/blog/wp-admin/options.php?adminhash=623fc89915f36f01f3dfe4be50dfd36d

Você pode ignorar e excluir este e-mail com segurança se não quiser
realizar essa ação.

Este e-mail foi enviado para alexandre@bbprevidencia.com.br

Atenciosamente,
Blog BB Previdência
https://bbprevidencia.pikiweb.com/blog