Informamos a todos os Assistidos, Participantes e Patrocinadoras da BB Previdência que o atendimento pelos telefones da nossa Central de Relacionamento, 0800 601 4554 e 3004-3444, e demais serviços da entidade não funcionarão nesta quarta-feira (21) em razão do feriado de Tiradentes.

Caso deseje nos contatar por e-mail – bbprevidencia@bbprevidencia.com.br – ou deixar uma mensagem na área Fale Conosco do acesso restrito, responderemos o mais breve possível.