Alguém solicitou a alteração de senha para a seguinte conta:

Nome do site: Blog BB Previdência

Nome de usuário: Angelica

Se isso foi um erro, apenas ignore este e-mail e nada acontecerá.

Para redefinir sua senha, visite o seguinte endereço:

https://bbprevidencia.com.br/blog/wp-login.php?action=rp&key=7hFQXdgdK6mMaiKzvFz1&login=Angelica&wp_lang=pt_BR

Esta solicitação de redefinição de senha foi originada no endereço de IP 189.6.15.223.
