Prezado(a) Participante,

&nbsp;

Em continuidade ao processo de comunicação relativo à operação de transferência de gerenciamento do Plano de Benefícios administrado pela BB Previdência – Fundo de Pensão Banco do Brasil para a Fundação Cesp - Vivest, disponibilizamos o Regulamento proposto, com vistas a refletir a mudança de gestor.

&nbsp;

Ressaltamos que até a data da efetiva transferência, o Plano continuará a ser administrado pela BB Previdência, conforme determina a legislação, e que serão observadas as condições definidas no Termo de Transferência de Gerenciamento. Desta forma, continuarão a ser realizados os pagamentos de contribuições, benefícios e institutos legais obrigatórios.

&nbsp;

Informamos, ainda, que o inteiro teor do Regulamento do Plano e do Quadro Comparativo, ajustados em decorrência da proposta de transferência de gerenciamento, bem como o resumo do Termo de Transferência de Gerenciamento, poderão ser encontrados nos links abaixo:

&nbsp;

Clique aqui e confira o Regulamento proposto e o Quadro Comparativo.

Clique aqui e confira o Resumo do Termo de Transferência.

&nbsp;

Fique tranquilo, tão logo ocorra a aprovação pela Previc, a BB Previdência emitirá novo comunicado informando sobre os próximos passos para conclusão do processo de transferência.